Comments: индикатор ММ

ух ты. уже сделали — быстро…   спс.
вроде всё нормально, только 2 момента:
1. на парах с 3 знаками (допустим йена) после запятой не правильно считаются значения… скрин показал.
2. нужна возможность выставления дробных значений процента.
3. если не тяжело можно указать какое значение лота в процентах от депо стоит текущее значение…